جاريث بيل يوضح حقيقة انتقاله إلى خيتافي الإسباني

أوضح النجم الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد السابق، حقيقة ما تردد عن اقتراب انتقاله لنادي خيتافي في الفترة المقبلة.

ونفى جاريث بيل بشكل قاطع أنباء اقترابه من نادي خيتافي الإسباني، قائلًا: “لن أنتقل لنادي خيتافي هذا أكيد، وأينما سأذهب ستكون صفقة رابحة للطرفين لأنني سألعب مباريات قبل كأس العالم”.

وكان آنخل توريس رئيس نادي خيتافي كشف عن تواصل وكيل أعمال جاريث بيل معه لانتقال اللاعبي إليه، وهو ما نفاه النجم الويلز جملة وتفصيلا.

وينتهى عقد جاريث بيل مع ريال مدريد في 30 يونيو الجاري وأصبح لاعبا حرا يحق له الانتقال لأي فريق في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يحسم جاريث بيل وجهته المقبلة بشكل رسمي في الأيام القادمة.

ظهرت المقالة جاريث بيل يوضح حقيقة انتقاله إلى خيتافي الإسباني أولاً على موقع ملعبكم الرياضي.