غياب نجم ريال مدريد عن نهائي السوبر بسبب كورونا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، منذ قليل بأن العينة الخاصة بفحص كوفيد 19، الحاضة بنجم ريال مدريد، الدولي الأسباني داني كارفخال، جاء إيجابيًا لفيروس كورونا.

ووفقاً لما ورد في إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، فقد خضع كافة لاعبي نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الخميس، للفحوصات اللازمة الخاصة بفيروس كورونا، وأثبتت إصابة الظهير الأيمن للريال داني كارفخال بالوباء المستجد.

ومن المقرر أن يستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو، مساء يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً ضمن نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية، علي ستاد الملك فهد الدولي.

يفتقد نادي ريال مدريد، خدمات داني كارفخال في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، حيث يخضع اللاعب حاليًا للعزل الصحي حتى تتغير مسحته من إيجابية إلى سلبية، بالأضافة إلي غياب ثنائي الفريق جاريث بيل و ديفيد ألابا للأصابة .

وكان فريق ريال مدريد قد حسم مباراة الكلاسيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، أمام غريمه التقليدي برشلونة، بتحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء مثير أستمر حتي الأشواط الأضافية.

بينما علي الجانب الأخر حجز أتليتيك بلاباو بطاقة التأهل أمس بعد الفوز علي نظيره أتليتيكو مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ليصعد بلباو إلي نهائي السوبر الأسباني للمرة الثانية علي التوالي بعد أن تأهل أيضاً النسخة الماضية وحقق الفوز باللقب من أمام برشلونة.

ظهرت المقالة غياب نجم ريال مدريد عن نهائي السوبر بسبب كورونا أولاً على موقع ملعبكم الرياضي.