الإصابة تُخرج نجم الريال من حسابات أنشيلوتي قبل مباراة أوساسونا

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي، صباح اليوم الأربعاء، غياب لاعبه الدولي الويلزي، جاريث بيل عن مباراة أساسونا اليوم في الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحل ضيفًا على أوساسونا في المباراة التي تُقام خارج قواعده على ملعب “أل سادار” في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، بقيادة الحكم الإسباني ريكاردو دي بورغوس، بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وتم إستدعاء النجم الويلزي بيل بشكل طبيعي لمباراة الليلة ضد أوساسونا، بعد أن تدرب بشكل طبيعي مع الفريق في الجلسة التدريبة، ولكن يبدو أن جاريث قد تعرض للإصابة.

وقال ريال مدريد في بيانه”جاريث بيل لم يسافر مع الفريق ولن يتواجد في مباراة اليوم ضد أوساسونا بالليجا”.

و لا يشارك النجم الويلزي جاريث بيل على الإطلاق هذا الموسم مع ريال مدريد حيث تواجد هذا الموسم فقط خلال 5 مباريات في الدوري الإسباني وسجل هدف وحيد.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 حصدها النادي الملكي بعدما خاض 32 مباراة حتى الآن ويقترب من حسم لقب الليجا لصالحه.

ظهرت المقالة الإصابة تُخرج نجم الريال من حسابات أنشيلوتي قبل مباراة أوساسونا أولاً على موقع ملعبكم الرياضي.